\chapter{Abkürzungsverzeichnis}
\begin{tabular}{l c l}
\acrom{KLM}{\textit{\textbf{K}err-\textbf{L}ens \textbf{M}ode Locking}}{Kerr-Linsen-Modenkopplung}
\acrom{CW}{\textit{\textbf{C}ontinuous \textbf{W}ave}}{kontinuierlicher Betrieb}
\acrom{KL}{\textit{\textbf{K}err \textbf{L}ens}}{Kerr-Linse}
\acrom{ML}{\textit{\textbf{M}ode \textbf{L}ocked}}{modengekoppelt}
\acrom{CAV000}{\textit{Con\textbf{cav}e}}{konkaver Spiegel mit einem Radius $R = 000 \text{mm}$}
\acrom{VEX000}{\textit{Con\textbf{vex}}}{konvexer Spiegel mit einem Radius $R = 000 \text{mm}$}
\acrom{TFP}{\textit{\textbf{T}hin \textbf{F}ilm \textbf{P}olarizer}}{Dünnschichtpolarisatoren}
\end{tabular}